NAME		test2
DESCRIPTION	'test2'
EXETYPE		WINDOWS
STUB		'WINSTUB.EXE'
CODE		MOVEABLE LOADONCALL DISCARDABLE
DATA		PRELOAD FIXED MULTIPLE

HEAPSIZE  8192
STACKSIZE 8192
;EXPORTS
